\documentclass[printmode]{mgr}

\usepackage[polish]{babel} 
\usepackage[utf-8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

%pakiety do grafiki
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{psfrag}

%pakiety dodające dużo dodatkowych poleceń matematycznych
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}

%pakiety wspomagające i poprawiające składanie tabel
\usepackage{supertabular}
\usepackage{array}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{hhline}

\usepackage{textcomp}

%\usepackage{showlabels} % pokazuje etykiety na marginesie

%definicje własnych poleceń
\newcommand{\R}{I\!\!R} %symbol liczb rzeczywistych, działa tylko w
                        %trybie matematycznym
\newtheorem{theorem}{Twierdzenie}[section] %nowe otoczenie do
                                           %składania twierdzeń
% moje
\usepackage{url}
\usepackage{listings}
\lstset{ %
basicstyle=\footnotesize,       % the size of the fonts that are used for the code
showstringspaces=false,         % underline spaces within strings
numbers=left,                   % where to put the line-numbers
numberstyle=\tiny,              % the size of the fonts that are used for the line-numbers
stepnumber=1,                   % the step between two line-numbers. If it's 1 each line will be numbered
numbersep=5pt,                  % how far the line-numbers are from the code
showspaces=false,               % show spaces within strings adding particular underscores
showtabs=false,                 % show tabs within strings adding particular underscores
%frame=single,                   % adds a frame around the code
tabsize=4,                      % sets default tabsize to 2 spaces
captionpos=b,                   % sets the caption-position to bottom
breaklines=true,                % sets automatic line breaking
breakatwhitespace=false,        % sets if automatic breaks should only happen at whitespace
escapeinside={\%*}{*)}          % if you want to add a comment within your code
}

%dane do złożenia strony tytułowej
\title{Automatyzacja i wizualizacja sterowania poziomem cieczy}
\engtitle{Automation and visualisation of liquid level contol}
\author{Karol Kozłowski}
\supervisor{dr inż. Antoni Izworski}

%\date{2008}

\field{Elektronika i telekomunikacja (EIT)}
\specialisation{Elektroniczne i komputerowe systemy automatyki (ESA)} 

%tutaj zaczyna się właściwa treść dokumentu
\begin{document}
\bibliographystyle{plabbrv}
%\bibliographystyle{plalpha} %tylko gdy używamy BibTeXa, ustawia polski
                            %styl bibliografii

%\maketitle %polecenie generujące stronę tytułową 

%\dedication{6cm}{To jest przykładowa treść opcjonalnej dedykacji,
%  należy ją zmienić lub usunąć w całości polecenie
%  \texttt{$\backslash$dedication}}

%\tableofcontents %spis treści


%\include{chapters/wstep}

\include{chapters/pomiar_cieczy}

%\include{chapters/regulacja}

%\include{chapters/atmega}

%\include{chapters/avr_programming}

%\include{chapters/uklad}

%\include{chapters/plc}

%\include{chapters/wizualizacja}

%\include{chapters/wnioski}



\addcontentsline{toc}{chapter}{Bibilografia} %utworzenie w
                                             %spisietreści pozycji
                                             %Bibliografia

\nocite{*}
\bibliography{bibliografia} % wstawia bibliografię korzystając z pliku
                            % bibliografia.bib - dotyczy BibTeXa,
                            % jeżeli nie korzystamy z BibTeXa należy
                            % użyć otoczenia thebibliography

\include{chapters/dodatki}

%opcjonalnie może się tu pojawić spis rysunków i tabel
% \listoffigures
% \listoftables
\end{document}

