\begin{thebibliography}{10}

\bibitem{eh}
Endress+{H}auser - aparatura pomiarowa.
\newblock \url{http://www.pl.endress.com/}.

\bibitem{avrstudio}
Strona domowa programu {AVRS}tudio.
\newblock \url{http://www.atmel.com/avrstudio/}.

\bibitem{wiki}
Wikipedia, wolna encyklopedia.
\newblock \url{http://pl.wikipedia.org/}.

\bibitem{avr}
Atmel.
\newblock {\em AVR ATmega16 Datasheet (Dokumentacja techniczna procesora Atmel
  ATmega16)}.
\newblock Atmel Corporation, wydanie 2466p--avr--08/07, 2007.

\bibitem{baranowski_avr}
R.~Baranowski.
\newblock {\em Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce}.
\newblock Wydawnictwo BTC, Warszawa, wydanie 1, 2005.

\bibitem{Brzozka}
J.~Brz{\'o}zka.
\newblock {\em Regulatory i uk{\l}ady automatyki}.
\newblock Mikom, Warszawa, wydanie 1, 2004.

\bibitem{Halawa_param}
J.~Halawa.
\newblock {\em Wyznaczanie parametr{\'o}w regulator{\'o}w na podstawie
  transmitancji uk{\l}adu zamkni\c{e}tego}.
\newblock Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc{\l}awskiej, Wroc{\l}aw, wydanie
  1, 2004.

\bibitem{Halawa_sim}
J.~Halawa.
\newblock {\em Symulacja i komputerowe projektowanie dynamiki uk{\l}ad{\'o}w
  sterowania}.
\newblock Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc{\l}awskiej, wydanie 1, 2007.

\bibitem{Klimesz_Solnik}
J.~Klimesz,  W.~Solnik.
\newblock {\em Urządzenia automatyki}.
\newblock Wydawnictwo Politechniki Wroc{\l}awskiej, Wroc{\l}aw, wydanie 1,
  1991.

\bibitem{ident}
A.~Kr{\'o}likowski,  D.~Horla.
\newblock {\em Identyfikacja obiekt{\'o}w sterowania : metody dyskretne}.
\newblock Wydawnictwo Politechniki Pozna{\'n}skiej, Pozna{\'n}, wydanie 1,
  2005.

\bibitem{Lysakowska}
B.~{\L}ysakowska,  G.~Mzyk.
\newblock {\em Komputerowa symulacja uk{\l}ad{\'o}w automatycznej regulacji w
  środowisku MATLAB/Simulink}.
\newblock Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc{\l}awskiej, Wroc{\l}aw, wydanie
  1, 2005.

\bibitem{kompident}
K.~Ma{\'n}czak,  Z.~Nahorski.
\newblock {\em Komputerowa identyfikacja obiekt{\'o}w dynamicznych}.
\newblock Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1983.

\bibitem{lectures}
P.~{Prof. Zoran Vikic}.
\newblock {\em Lectures on PID controllers}.
\newblock University of Zagrzeb, 2002.
\newblock
  \url{http://arri.uta.edu/acs/jyotirmay/EE4343/Labs_Projects/pidcontrollers.p%
df}.

\bibitem{simatic_manual}
Siemens.
\newblock {\em SIMATIC S7-200 Programmable Controller System Manual}.
\newblock Siemens AG, 2005.

\bibitem{nnpid}
W.~yong Han, J.~wook Han, C.~goo Lee.
\newblock {\em Development of a Self-tuning PID Cntroller based on Neural
  Network for Nonlinear Systems}.
\newblock Dept.of Electrical Engineering, Jeonju Technical College, 1999.
\newblock \url{http://med.ee.nd.edu/MED7/med99/papers/MED182.pdf}.

\bibitem{zajda}
Z.~Zajda,  L.~Żebrowski.
\newblock {\em Urządzenia i uk{\l}ady automatyki}.
\newblock Wydawnictwo Politechniki Wroc{\l}awskiej, Wroc{\l}aw, 1993.

\end{thebibliography}
